 -1.118830652E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.040400E+00  dx in pixels
 -1.038970E+01  dy in pixels
      1.015746  scalx
      1.020695  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
