 -1.068665460E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.215201E+00  dx in pixels
 -2.126109E+01  dy in pixels
      1.012710  scalx
      1.024669  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
