 -1.214308060E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.637500E+00  dx in pixels
 -1.136650E+01  dy in pixels
      1.013931  scalx
      1.023372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
