 -1.120159574E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.247100E+00  dx in pixels
 -1.114850E+01  dy in pixels
      1.009246  scalx
      1.027388  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
