 -1.123651248E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.839600E+00  dx in pixels
 -1.072510E+01  dy in pixels
      1.016333  scalx
      1.020164  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
