 -1.141521223E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.173500E+00  dx in pixels
 -8.838100E+00  dy in pixels
      1.014973  scalx
      1.020752  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
