 -1.079572873E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.971112E+00  dx in pixels
 -1.946532E+01  dy in pixels
      1.013651  scalx
      1.022390  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
