 -1.172039233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.124200E+00  dx in pixels
 -1.011300E+01  dy in pixels
      1.015662  scalx
      1.021274  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
