 -1.020477023E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.887422E+00  dx in pixels
 -2.155290E+01  dy in pixels
      1.015755  scalx
      1.019998  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
