 -1.176988023E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.231700E+00  dx in pixels
 -1.154210E+01  dy in pixels
      1.017776  scalx
      1.018754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
