 -1.187408190E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.826200E+00  dx in pixels
 -1.066070E+01  dy in pixels
      1.016607  scalx
      1.019529  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
