 -1.190926583E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.067900E+00  dx in pixels
 -1.046370E+01  dy in pixels
      1.015479  scalx
      1.020617  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
