 -1.069789856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.043577E+00  dx in pixels
 -2.075653E+01  dy in pixels
      1.012264  scalx
      1.024476  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
