 -1.192242068E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.305500E+00  dx in pixels
 -1.027310E+01  dy in pixels
      1.015120  scalx
      1.021509  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
