 -1.171913258E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.809866E-02  dx in pixels
  2.496325E-02  dy in pixels
      1.022174  scale x
      1.025743  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
