 -1.130952233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.452700E+00  dx in pixels
 -1.081680E+01  dy in pixels
      1.016063  scalx
      1.020780  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
