 -1.124481975E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.883500E+00  dx in pixels
 -1.114520E+01  dy in pixels
      1.015837  scalx
      1.020731  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
