 -1.013262523E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.261500E+00  dx in pixels
 -1.020630E+01  dy in pixels
      1.015472  scalx
      1.021343  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
