 -1.038974578E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.023500E+00  dx in pixels
 -1.220540E+01  dy in pixels
      1.017633  scalx
      1.018831  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
