 -1.009176881E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.511700E+00  dx in pixels
 -1.064110E+01  dy in pixels
      1.014788  scalx
      1.022379  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
