 -1.021304032E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.272400E+00  dx in pixels
 -1.104770E+01  dy in pixels
      1.018227  scalx
      1.017562  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
