 -9.648059886E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.508100E+00  dx in pixels
 -1.120540E+01  dy in pixels
      1.018473  scalx
      1.016233  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
