 -1.023009010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.750348E+00  dx in pixels
 -1.949566E+01  dy in pixels
      1.023452  scalx
      1.014415  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
