 -1.084010815E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.974200E+00  dx in pixels
 -1.315930E+01  dy in pixels
      1.013015  scalx
      1.023758  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
