 -1.059631940E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.664463E+00  dx in pixels
 -1.742044E+01  dy in pixels
      1.027114  scalx
      1.015443  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
