 -9.742044620E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.344100E+00  dx in pixels
 -2.066627E+01  dy in pixels
      1.013890  scalx
      1.022553  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
