 -1.102525975E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.466000E-01  dx in pixels
 -1.198360E+01  dy in pixels
      1.015986  scalx
      1.020487  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
