 -1.112720404E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.554000E-01  dx in pixels
 -1.317640E+01  dy in pixels
      1.015601  scalx
      1.020578  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
