 -1.029967840E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.449078E+00  dx in pixels
 -2.251975E+01  dy in pixels
      1.013537  scalx
      1.022522  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
