 -1.182759640E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.830300E+00  dx in pixels
 -1.281380E+01  dy in pixels
      1.015129  scalx
      1.021054  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
