 -1.105774530E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.338400E+00  dx in pixels
 -1.049750E+01  dy in pixels
      1.024504  scalx
      1.011677  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
