 -1.170184818E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.630765E+01  dx in pixels
 -1.564446E+01  dy in pixels
      1.027443  scale x
      1.022212  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
