 -1.068513593E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.872700E+00  dx in pixels
 -1.295590E+01  dy in pixels
      1.015183  scalx
      1.020903  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
