 -1.118522335E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.413300E+00  dx in pixels
 -1.210940E+01  dy in pixels
      1.018786  scalx
      1.018131  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
