 -9.954539840E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.380877E+00  dx in pixels
 -2.028539E+01  dy in pixels
      1.014613  scalx
      1.020589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
