 -1.149239264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.540100E+00  dx in pixels
 -1.200300E+01  dy in pixels
      1.016687  scalx
      1.020007  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
