 -1.144959774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.071424E-02  dx in pixels
  7.957916E-02  dy in pixels
      1.024033  scale x
      1.024460  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
