 -1.027148967E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.239300E+00  dx in pixels
 -9.773500E+00  dy in pixels
      1.018038  scalx
      1.019405  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
