 -1.012413798E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.912788E+00  dx in pixels
 -2.518072E+01  dy in pixels
      1.013968  scalx
      1.022487  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
