 -1.209100298E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.843000E+00  dx in pixels
 -1.301000E+01  dy in pixels
      1.015376  scalx
      1.021218  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
