 -1.122790857E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.562800E+00  dx in pixels
 -1.047410E+01  dy in pixels
      1.014489  scalx
      1.022473  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
