 -1.036126003E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.827166E+00  dx in pixels
 -1.909823E+01  dy in pixels
      1.010731  scalx
      1.023937  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
