 -1.131963123E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.094744E-02  dx in pixels
  3.504521E-02  dy in pixels
      1.020953  scale x
      1.028031  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
