 -1.166147688E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.137200E+00  dx in pixels
 -1.137840E+01  dy in pixels
      1.017643  scalx
      1.019008  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
