 -1.169669984E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.184800E+00  dx in pixels
 -9.971500E+00  dy in pixels
      1.015377  scalx
      1.022371  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
