 -1.166438102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.142300E+00  dx in pixels
 -9.798400E+00  dy in pixels
      1.016656  scalx
      1.019402  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
