 -1.056017110E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.072517E+00  dx in pixels
 -2.114251E+01  dy in pixels
      1.012095  scalx
      1.024622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
