 -1.214120010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.777000E+00  dx in pixels
 -1.095440E+01  dy in pixels
      1.013754  scalx
      1.023503  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
