 -1.181023708E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.302300E+00  dx in pixels
 -9.708600E+00  dy in pixels
      1.016167  scalx
      1.020763  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
