 -1.068765629E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.682841E+00  dx in pixels
 -2.122805E+01  dy in pixels
      1.013305  scalx
      1.023951  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
